\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-FuS-A5 -- Regenerierbare Energiequellen: Kraftwerkstyp}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-FuS-A5 -- Regenerierbare Energiequellen: Kraftwerkstyp}

{\small\color{metafarbe} Energieversorgung $\mid$ Energieeffizienz $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welcher Kraftwerkstyp stützt sich auf regenerierbare Energiequellen?

1. Braunkohlekraftwerk
2. Laufwasserkraftwerk
3. Steinkohlekraftwerk
4. Kernkraftwerk
5. Gasturbinenkraftwerk
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 2

Das Laufwasserkraftwerk nutzt die kinetische und potenzielle Energie fliessenden Wassers, die durch den natürlichen Wasserkreislauf (Sonne, Verdunstung, Niederschlag) kontinuierlich erneuert wird. Es zählt zu den regenerativen Energiequellen. Braunkohle, Steinkohle, Kernkraft und Gas sind nicht erneuerbar.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
