\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-SE-U8 -- Vorteile Lichtwellenleiter gegenüber Kupfer}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-SE-U8 -- Vorteile Lichtwellenleiter gegenüber Kupfer}

{\small\color{metafarbe} Kommunikationstechnik $\mid$ Netzwerktechnik $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Systementwurf}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Nennen Sie drei Vorteile, die die optische Datenübertragung (Lichtwellenleiter) gegenüber der elektrischen, drahtgebundenen Datenübertragung hat. (10 Pkte.)
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Vorteile von Lichtwellenleitern (LWL) gegenüber Kupferkabel (je 3 von folgenden):

1. Höhere Übertragungsgeschwindigkeit / größere Bandbreite
2. Größere Reichweite (geringere Dämpfung)
3. Keine elektromagnetischen Störungen (EMV-unempfindlich)
4. Galvanische Trennung zwischen Sender und Empfänger
5. Keine Blitzgefahr / Schutz vor Überspannungen
6. Geringeres Gewicht / kleinerer Durchmesser bei vergleichbarer Datenrate
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
