\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-SE-U6 -- Betriebsarten nach VDE 0530 – englischer Text, deutsche Antworten}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-SE-U6 -- Betriebsarten nach VDE 0530 – englischer Text, deutsche Antworten}

{\small\color{metafarbe} Antriebstechnik $\mid$ Betriebsarten elektrischer Maschinen $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Systementwurf}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
The operating mode describes the load on the machine according to size, duration and time sequence, including start-up, electrical braking, idling and pauses. According to VDE 0530, there are ten operating modes (S1 to S10). Please answer the following questions in German.

1. Which properties that influence the operating mode are mentioned in the text? (7 Pkte.)
2. How many operating modes are there according to VDE 0530? (3 Pkte.)
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Aufgabe ist auf Englisch gestellt, Antworten auf Deutsch gefordert.
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
1. Im Text genannte Eigenschaften, die die Betriebsart beeinflussen:
Größe der Belastung (size)
Dauer der Belastung (duration)
Zeitlicher Ablauf / Zeitfolge (time sequence)
Anlauf (start-up)
Elektrisches Bremsen (electrical braking)
Leerlauf (idling)
Pausen (pauses)

2. Anzahl der Betriebsarten nach VDE 0530:
Nach VDE 0530 (entspricht IEC/EN 60034-1) gibt es 10 Betriebsarten (S1 bis S10).
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
