\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-SE-A28 -- Begriff Emissionen}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-SE-A28 -- Begriff Emissionen}

{\small\color{metafarbe} Betrieb und Umfeld $\mid$ Umweltschutz $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Systementwurf}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Wobei handelt es sich um Emissionen?

1. Aus der Atmosphäre in eine Anlage gelangende gasförmige, flüssige und feste Stoffe
2. Von einer Sortieranlage an einen Verwerter ausgelieferte Wertstoffe
3. Von einer Anlage angenommene Abfälle zur Verwertung
4. Bei der Papiersortierung anfallende Wertstoffe
5. Von einer Anlage in die Atmosphäre gelangende gasförmige, flüssige und feste Stoffe
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
(5.) Von einer Anlage in die Atmosphäre gelangende gasförmige, flüssige und feste Stoffe

Emissionen sind Stoffe (Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe, Strahlen, Lärm), die von einer Quelle (Anlage, Fahrzeug) in die Umgebung (Atmosphäre, Wasser, Boden) abgegeben werden. Das Gegenteil (Aufnahme von Schadstoffen) sind Immissionen.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
