\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-SE-A11 -- Stelleinrichtung im Regelkreis-Wirkungsplan}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-SE-A11 -- Stelleinrichtung im Regelkreis-Wirkungsplan}

{\small\color{metafarbe} Regelungstechnik $\mid$ Regelkreis $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Systementwurf}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Mit welchen Ziffern ist in dem skizzierten Wirkungsplan eines Regelkreises die Stelleinrichtung gekennzeichnet?

1. 1 und 2
2. 2 und 3
3. 3 und 4
4. 4 und 5
5. 5 und 6

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-05-16_201749.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
(5.) 5 und 6

Im Regelkreis-Wirkungsplan bezeichnet die Stelleinrichtung den Teil, der die Stellgröße y in die Stellgröße am Eingang der Regelstrecke umwandelt. Block 5 ist das Stellglied (Stelleinrichtung), Block 6 der Eingang der Regelstrecke.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
