\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S26-FUS-A27 -- Tabellenkalkulationsformel Betriebskosten}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S26-FUS-A27 -- Tabellenkalkulationsformel Betriebskosten}

{\small\color{metafarbe} IT und Datenverarbeitung $\mid$ Tabellenkalkulation $\mid$ Jahr: 2026 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Die monatlichen Betriebsstunden der Heizung werden mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms erfasst. Welche der Formeln ist für die Berechnung der Betriebskosten in der Zelle C5 richtig?
Hinweis: Bei diesem Tabellenkalkulationsprogramm arbeiten Sie mit relativen Zellbezügen (z. B. A1) und absoluten Zellbezügen (z. B. /$A/$1).

(1) =B2 * B2 * \$B\$ / 100
(2) =B2 + C5 * \$B\$3
(3) =C2 * \$B\$3 * C5 / 100
(4) =\$B\$2 * B5 * \$B\$3
(5) =A5 * \$B\$5 * \$B\$3

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-05-14_204026.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=hinweisorange!5, colframe=hinweisorange!60, title={\textbf{Hinweis}}, fonttitle=\small]
Absolute Bezüge ($) für feste Werte (Leistung, Preis), relative Bezüge für sich ändernde Werte (Stunden).
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: (4)

Kosten = Wirkleistung × Betriebsstunden × Preis pro kWh

In Zelle C5:
- Wirkleistung in B2 → absoluter Bezug $B$2 (bleibt beim Kopieren fest)
- Betriebsstunden des jeweiligen Tages in B5 → relativer Bezug B5 (ändert sich zu B6, B7 usw.)
- Preis pro kWh in B3 → absoluter Bezug $B$3 (bleibt beim Kopieren fest)

Formel:  =\$B\$2 * B5 * \$B\$3 

Probe: 3,8 × 8 × 0,22 = 6,688 ≈ 6,69 EUR ✓

Antwort (4) ist korrekt.
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
