\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-A23 -- Beleuchtungsguete Büroarbeitsplatz: Kriterien}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-A23 -- Beleuchtungsguete Büroarbeitsplatz: Kriterien}

{\small\color{metafarbe} Gebäeudetechnik $\mid$ Beleuchtungstechnik $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤ Leicht $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Kriterien kennzeichnen die Beleuchtungsgüte eines Büroarbeitsplatzes?

| | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blendungsbegrenzung | Farbwiedergabeindex | Beleuchtungsniveau/-stärke | Lichtausbeute |
| 2 | Blendungsbegrenzung | Lichtausbeute | Farbwiedergabeindex | Helligkeitsverteilung |
| 3 | Lichtausbeute | Wartungsfaktor | Blendungsbegrenzung | Beleuchtungsniveau |
| 4 | Beleuchtungsniveau/-stärke | Blendungsbegrenzung | Farbwiedergabeindex | Helligkeitsverteilung |
| 5 | Helligkeitsverteilung | Beleuchtungswirkungsgrad | Wartungsfaktor | Blendungsbegrenzung |
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 4

Die Beleuchtungsgüte am Büroarbeitsplatz wird nach DIN EN 12464-1 durch folgende Kriterien definiert:
1. Beleuchtungsniveau/-stärke
2. Blendungsbegrenzung
3. Farbwiedergabeindex
4. Helligkeitsverteilung
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
