\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-A22 -- Lichtsensor: Widerstandswerte aus Kennlinie}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-A22 -- Lichtsensor: Widerstandswerte aus Kennlinie}

{\small\color{metafarbe} Automatisierungstechnik $\mid$ Sensoren $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Ein Lichtsensor hat die abgebildete Kennlinie. Die Beleuchtungsstärke beträgt 3 Lux. In welcher Auswahlantwort sind der minimale und der maximale Widerstandswert des Sensors richtig angegeben?

| | R (min) | R (max) |
|---|---|---|
| 1 | 1 $k\Omega$ | 10 $k\Omega$ |
| 2 | 30 $k\Omega$  | 3 $M\Omega$  |
| 3 | 3 $k\Omega$  | 30 $k\Omega$  |
| 4 | 10 $k\Omega$  | 100 $k\Omega$  |
| 5 | 30 $k\Omega$  | 300 $k\Omega$  |

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-04-13_101100.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 4

Aus der doppelt-logarithmischen Kennlinie des Lichtsensors (LDR) lassen sich bei 3 Lux die Widerstandsgrenzen ablesen. Bei 3 Lux liegt der minimale Widerstand bei ca. 10 $k\Omega$ und der maximale Widerstand bei ca. 100 $k\Omega$  (typische Streuung des LDR-Widerstands bei gleicher Beleuchtung, verursacht durch Bauteiltoleranz).
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
