\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-SE-A2 -- Fehlersuche: Reihenfolge der Diagnoseschritte}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-SE-A2 -- Fehlersuche: Reihenfolge der Diagnoseschritte}

{\small\color{metafarbe} Betrieb und Umfeld $\mid$ Projektmanagement $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Systementwurf (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Um die Fehlerursache festzustellen, ist eine systematische Ergründung und eine Diagnose von Fehlerquellen erforderlich. In welcher Auswahlantwort ist die Fehlersuche in der richtigen Reihenfolge wiedergegeben?

| | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 | Schritt 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypothese erstellen | Hypothese überprüfen | Suchgebiet festlegen | Ist-Zustand ermitteln |
| 2 | Suchgebiet festlegen | Hypothese erstellen | Ist-Zustand ermitteln | Hypothese überprüfen |
| 3 | Ist-Zustand ermitteln | Suchgebiet festlegen | Hypothese überprüfen | Hypothese erstellen |
| 4 | Ist-Zustand ermitteln | Suchgebiet festlegen | Hypothese erstellen | Hypothese überprüfen |
| 5 | Ist-Zustand ermitteln | Hypothese erstellen | Hypothese überprüfen | Suchgebiet festlegen |
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 4

Die systematische Fehlersuche erfolgt in folgender Reihenfolge:
1. Ist-Zustand ermitteln: Fehlerbild aufnehmen, Symptome dokumentieren
2. Suchgebiet festlegen: Mögliche Fehlerquellen eingrenzen
3. Hypothese erstellen: Wahrscheinlichste Ursache formulieren
4. Hypothese überprüfen und ggf. Teilaustausch: Hypothese testen, bei Bestätigung Fehler beheben
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
