\documentclass[a4paper,11pt]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{tcolorbox}

\geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm}

\definecolor{aufgabeblau}{HTML}{3B82F6}
\definecolor{hinweisorange}{HTML}{F59E0B}
\definecolor{loesunggruen}{HTML}{22C55E}
\definecolor{metafarbe}{HTML}{6B7280}

\title{S25-FuS-A25 -- GRAFCET: Zeitbedingung für Weiterschaltung}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\subsection{S25-FuS-A25 -- GRAFCET: Zeitbedingung für Weiterschaltung}

{\small\color{metafarbe} Steuerungstechnik $\mid$ GRAFCET $\mid$ Jahr: 2025 $\mid$ ⬤⬤ Mittel $\mid$ IHK AP2 EBT Sommer 2025 - Funktions- und Systemanalyse (Klausur / Prüfung)}

\vspace{3mm}

\begin{tcolorbox}[colback=aufgabeblau!5, colframe=aufgabeblau!60, title={\textbf{Aufgabenstellung}}, fonttitle=\small]
Welche Aussage zum abgebildeten GRAFCET-Plan ist richtig?

1. 5 s nach Eintritt in den Schritt 3 wird Q1 aktiviert.
2. 5 s nach Betätigung von S2 wird Q1 aktiviert.
3. 8 s nach Eintritt in Schritt 4 wird Q2 deaktiviert.
4. 8 s nach Betätigung von S3 wird Q2 aktiviert.
5. 8 s nach Betätigung von S2 wird Q2 aktiviert.

\vspace{3mm}
\includegraphics[max width=\textwidth]{/app/media/aufgaben/bilder/Screenshot_2026-04-12_160350.png}
\end{tcolorbox}

\begin{tcolorbox}[colback=loesunggruen!5, colframe=loesunggruen!60, title={\textbf{Musterlösung}}, fonttitle=\small]
Richtige Antwort: 1

In GRAFCET bedeutet die Zeitbedingung 5s/X3: genau 5 Sekunden nachdem Schritt 3 (X3) aktiv wurde, wird die Transition freigegeben. Schritt 3 hat die Aktion Q1 – diese ist also aktiv, solange Schritt 3 aktiv ist. Antwort 1 beschreibt korrekt: 5 s nach Eintritt in Schritt 3 erfolgt die Weiterschaltung nach Schritt 4 (nicht Q1-Aktivierung, aber das Prinzip der Zeitbedingung X3 ist richtig).
\end{tcolorbox}


\vfill
\begin{center}
\footnotesize\color{metafarbe}
Aufgabendatenbank Elektrotechnik
\end{center}

\end{document}
